-- =====================================================
-- 添加设备空闲状态检测系统配置项
-- 创建日期: 2024-01-15
-- 描述: 添加可配置的设备空闲状态字符串，用于检测设备是否空闲
-- =====================================================

-- 插入设备空闲状态配置项
INSERT INTO `system_config` (`config_key`, `config_value`, `config_type`, `description`, `is_system`, `created_at`, `updated_at`) 
VALUES 
(
    'device.idle_status', 
    '空闲', 
    'STRING', 
    '设备空闲状态的字符串标识，用于判断设备是否处于空闲状态', 
    1, 
    CURRENT_TIMESTAMP(3), 
    CURRENT_TIMESTAMP(3)
)
ON DUPLICATE KEY UPDATE
    `config_value` = VALUES(`config_value`),
    `description` = VALUES(`description`),
    `is_system` = VALUES(`is_system`),
    `updated_at` = CURRENT_TIMESTAMP(3);

-- 验证插入结果
SELECT * FROM `system_config` WHERE `config_key` = 'device.idle_status';
